EBone Topology

including scheduled changes and upgrades as known per April 22, 1993

Legend:

Dublin London

Braga

Madrid

Paris

Amsterdam

Munich Vienna

Bonn

Warszaw

Athens

Heraklion

Tel Aviv to US 1544k

to US 1024k

to JP (via US) 512k to US 1544k to US 1544k 2048k

64k

64k (128k ordered)

256k

256k

256k

256k

128k

128k

64k 128k

128k

256k

9.6k

64k

64k

1544k

1544k

64k to Iceland

Baltics Stockholm

Leuven

Geneva

EBS Location RBS Location EBone line or access line, bandwidth > 512kb EBone line or access line, bandwidth <= 512kb Other regions served by EBS or RBS

Wilfried Wöber, 23.4.1993 ww$minutes:ebone.doc